; PCLFrame.def -- Empty frame, you can base your plugin's on this
; Copyright (C) 1993-1996 Adobe Systems Inc.  All rights reserved.
;
;
LIBRARY 	PCLFrame

DESCRIPTION 'An Empty Plug-in'


HEAPSIZE	8192

CODE		MOVEABLE DISCARDABLE LOADONCALL
DATA		MOVEABLE SINGLE PRELOAD

EXPORTS
	main
	

